61 Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

[BIC93] Scintillating Optical Fibers; Bicron Corporation 1993 [BOL92] R.Bollmann; Untersuchung dreieckiger Szintillatorstäbe mit azimutaler Auflösung für den EDDA-Detektor bei Cosy; Diplomarbeit; I.Exp.Phys. Hamburg, 1992 [DOR93] G.Dorner; Prototypstudien zu einem ortsauflösenden, zylindrischen Detektor aus szintillierenden Fasern; Diplomarbeit; ISKP-Bonn, 1993 [GRA93] GRACE Electronic Materials; Grace N.V. Emerson & Cuming; Hanau, Deutschland, 1993 [GRE89] Greiner; Theoretische Physik; Klassische Mechanik, Band 1, 1989 [GRO93] R.Groß-Hardt; Simulation des EDDA-Detektors - erste Ergebnisse; Diplomarbeit; ISKP-Bonn, 1993 [HAM92] Hamamatsu Photonics Deutschland; Vorläufiges Datenblatt des Hamamatsu R4760, April 1992 [HEN92] Ch.Henrich; Aufbau eines Camac-Meßstandes zum Test von Detektorkomponenten der COSY-Experimente EDDA und MOMO; Diplomarbeit; ISKP-Bonn, 1991 [KUR91] Scintillating Fiber Products, Kuraray Co. Ltd., Tokyo [LAH92] U.Lahr; Ein Detektor zur Messung von Anregungsfunktionen der elastischen Proton-Proton-Streuung an COSY; ISKP-Report (Dissertation), 1992 [MOS91] F.Mosel; Die Eignung von Polypropylenfasern als Target im internen COSY-Strahl; Diplomarbeit; ISKP-Bonn, 1991 [NIM93] (1993) 151-162 Position sensitivity by light splitting in scintillator arrays [SCH] H.Scheid; Luminositätsmessungen m.H. eines Pico-Amperemeters und Pin-Dioden; Dissertation in Vorbereitung [SEF87] T.Sefzik; Simulation von schnellen Szintillatorsignalen, IKP der KFA Jülich; November 1987 [STE93] Stesalit AG; Kunststoffwerk CH-4234, Zullwil / SO; Stesalit manufactoring programme 2000/2010; 1993 [ULL72] Ullmann Encyklopädie der technischen Chemie; 4.Auflage / 1972 Bd.19 / S.269ff / Verlag Chemie [WAC93] Wacker-Chemie GmbH.; Burghausen, 1993 (Silikonöl : AK 1000 ) [WIE91] W.Wiedmann; Der Nachweis minimalionisierender Teilchen mit szintillierenden Fasern; Diplomarbeit; ISKP-Bonn, 1991 [WIE] W.Wiedmann; Bau, Konzeption, und Simulation der inneren Lage des EDDA-Detektors; Dissertation in Vorbereitung;

Literaturverzeichnis 62

[WOL92] K.Woller; Untersuchung halbringförmiger Plastikszintillatoren für das EDDA-Experiment am COSY Jülich; Diplomarbeit; I.Exp.Phys., Hamburg 1992

[ZIE93] R.Ziegler; Szintillierende Fasern und Photomultiplier für den EDDA- Detektor; ISKP-Bonn, 1993